九游j9官网登录

ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范
ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 当前位置: 首页 > ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 > 正文
马现君当选省医学分会主任委员
2013-12-18 15:08 于莉娟 田玉清  齐鲁医院

近日,山东省医学会临床输血分会第三届理事会换届会议在山东省行政学院培训中心举办,会议期间遴选产生新一届委员会,齐鲁医院输血科副主任马现君高票当选主任委员。

会议由山东省医学会主办,共有来自全省各地市的56名专家教授当选委员,齐鲁医院高海燕、赵丽当选委员,高海燕兼任秘书。

马现君,1991年参加九游j9官网登录,硕士学位,副主任技师,山东大学齐鲁医院输血科副主任。山东省医学会临床输血分会主任委员,中国医师协会输血科医师分会青年委员。主要研究方向为临床输血与检验、输血风险防范及疑难血型鉴定。

关闭窗口

版权所有:山东大学九游j9官网登录  地址:山东省济南市历下区文化西路44号
邮编:250012  联系电话:0531-88380106  邮箱:yxbzzh@sdu.edu.cn  网站管理登录

九游j9官网登录入口|搜狗指南