九游j9官网登录

ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范
ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 当前位置: 首页 > ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 > 正文
李延青当选中华医学会消化病副主任委员
2013-12-02 11:34 任洪波 曹洪正  齐鲁医院

近日,中华医学会消化病学分会在厦门举行换届改选会议,成立了第十届委员会,齐鲁医院副院长、消化内科主任李延青教授高票当选新一届中华医学会消化病学分会副主任委员。

李延青教授的团队近年来在消化系统疾病的临床和基础研究方面做了大量九游j9官网登录,尤其在功能性胃肠病和共聚焦显微内镜的临床应用方面,取得了丰硕的成果。创立了共聚焦显微内镜诊断胃癌和癌前病变的“齐鲁标准”,被国际社会广泛接受并用于培训欧洲医生,已有来自北京、上海、广州、重庆,武汉和杭州等地的医生前来学习和接受培训。

关闭窗口

版权所有:山东大学九游j9官网登录  地址:山东省济南市历下区文化西路44号
邮编:250012  联系电话:0531-88380106  邮箱:yxbzzh@sdu.edu.cn  网站管理登录

九游j9官网登录入口|搜狗指南