九游j9官网登录

ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范
ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 当前位置: 首页 > ku游ku777,ku游ku777|官网(中国)有限公司风范 > 正文
马祥兴当选省医学会放射学分会主任委员
2013-11-13 15:16 王茜 田玉清  齐鲁医院

近日,山东省医学会放射学分会第九届理事会换届会议在济南市三明山庄举行,会议期间遴选产生新一届委员会,山东大学齐鲁医院青岛院区副院长、放射科主任马祥兴高票当选主任委员,放射科副主任王青高票当选副主任委员。

本次会议由山东省医学会主办,共有来自全省各地市的83名专家教授当选委员,齐鲁医院孟祥水、于德新、王茜名列其中,于德新兼任秘书。

关闭窗口

版权所有:山东大学九游j9官网登录  地址:山东省济南市历下区文化西路44号
邮编:250012  联系电话:0531-88380106  邮箱:yxbzzh@sdu.edu.cn  网站管理登录

九游j9官网登录入口|搜狗指南